ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2019年辽宁省普通类高职(专科)招生录取结果公示

发表于:2019-08-20 点击:

2019年辽宁省普通类高职(专科)招生录取结果公示

 

2019年我校辽宁省普通类高职(专科)招生录取工作已结束,各专业录取结果如下:

省份

科 类

省 线

  

计划

人数

录取

人数

最高分

最低分

平均分

理工

150

油田化学应用技术

2

2

437.076097129

436.088104073

436.6

石油工程技术

3

3

440.102107063

438.085115063

438.8

环境工程技术

1

1

437.094088077

437.094088077

437.1

供用电技术

1

1

439.095104089

439.095104089

439.1

建筑设计

1

1

438.100095087

438.100095087

438.1

建筑工程技术

1

1

435.086107090

435.086107090

435.1

工程造价

2

2

445.074110093

438.078110079

441.6

电气自动化技术

2

2

440.090102056

436.097106091

438.1

智能控制技术

1

1

435.083094110

435.083094110

435.1

精细化工技术

1

1

435.084106076

435.084106076

435.1

电子信息工程技术

1

1

440.089104084

440.089104084

440.1

计算机网络技术

1

1

437.098106093

437.098106093

437.1

软件技术

1

1

441.106097077

441.106097077

441.1

通信技术

1

1

435.095101121

435.095101121

435.1

会计

1

1

437.094108083

437.094108083

437.1

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

     

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2019820

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)