ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2019年甘肃省普通类高职(专科)招生录取结果公示

发表于:2019-08-23 点击:

2019年甘肃省普通类高职(专科)招生录取结果公示

 

2019年我校甘肃省普通类高职(专科)招生录取工作已结束,各专业录取结果如下:

省份

科 类

省 线

  

计划

人数

录取

人数

最高分

最低分

平均分

 

 

 

 

 

 

 

 

理工

 

160

油田化学应用技术

1

1

425.090147106

425.090147106

425.1

石油工程技术

1

1

423.086133102

423.086133102

423.1

环境工程技术

2

2

404.089123102

402.079143102

403.1

供用电技术

4

4

395.078122096

389.085144091

392.3

建筑装饰工程技术

1

1

398.119124094

398.119124094

398.1

建筑工程技术

1

1

422.090173091

422.090173091

422.1

工程造价

1

1

413.082171103

413.082171103

413.1

电气自动化技术

5

5

410.103178102

396.096147094

402.3

智能控制技术

1

1

412.084141095

412.084141095

412.1

电子信息工程技术

2

2

408.078184097

396.060145093

402.1

软件技术

2

2

415.091149097

399.075130108

407.1

会计

1

1

389.097114102

389.097114102

389.1

市场营销

1

1

385.075162102

385.075162102

385.1

旅游管理

1

1

387.055117101

387.055117101

387.1

文史

 

160

物业管理

2

2

475.113184084

472.120197102

473.6

计算机应用技术

1

1

470.115213113

470.115213113

470.1

市场营销

1

1

470.116207054

470.116207054

470.1

电子商务

1

1

480.110170099

480.110170099

480.1

旅游管理

1

1

470.105172113

470.105172113

470.1

酒店管理

1

1

482.119181086

482.119181086

482.1

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

     

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2019823

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)