ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2019年黑龙江省普通类高职(专科)招生录取结果公示

发表于:2019-08-25 点击:

2019年黑龙江省普通类高职(专科)招生录取结果公示

 

2019年我:诹普通类高职(专科)招生录取工作已结束,各专业录取结果如下:

省份

科 类

省 线

  

计划

人数

录取

人数

最高分

最低分

平均分

 

 

 

 

 

 

理工

 

160

油田化学应用技术

30

30

376.0710871

318.0330691

333.2

石油工程技术

9

9

381.0510921

340.0670641

354.2

环境工程技术

37

37

397.0930372

317.0560551

334.8

供用电技术

23

23

348.0980361

318.0360691

327.3

建筑设计

38

38

402.0760782

321.0670711

339.5

建筑装饰工程技术

8

8

375.0660681

326.0750511

340.9

建筑工程技术

49

49

328.0560791

317.0540611

320.4

工程造价

37

37

376.0630861

325.0520591

339.5

物业管理

19

19

333.0671011

317.0750581

321.2

电气自动化技术

57

57

384.0750801

323.0450911

336.4

智能控制技术

31

31

397.1030431

323.0410731

338.8

精细化工技术

38

38

383.0691071

317.0540561

332.8

电子信息工程技术

32

32

397.0890811

328.0400901

338.3

计算机应用技术

16

16

400.0680931

358.0790661

369.5

计算机网络技术

30

30

358.0570432

340.0550791

347.6

软件技术

22

22

403.1070661

355.0650601

373.8

通信技术

40

40

350.0660641

322.0590252

328.7

会计

12

12

398.0781091

383.0640881

389.6

市场营销

7

7

382.0810961

344.0770311

359.8

电子商务

34

34

380.0780791

325.0670451

336.8

旅游管理

9

9

343.0520791

326.0670651

331.7

酒店管理

12

12

377.0750781

323.0380941

336.3

旅游英语

17

17

401.0701211

321.0420581

346.5

文史

 

160

建筑装饰工程技术

18

18

427.1030892

360.0840891

377.1

物业管理

16

16

357.0900771

344.1010831

350.5

计算机应用技术

11

11

404.0990572

367.0930611

377.4

软件技术

5

5

399.0861061

371.0960801

384.7

会计

56

56

443.1020682

357.0930641

381.1

市场营销

42

42

427.1020782

347.0830631

357.4

电子商务

19

19

427.1020792

356.1020532

377.7

旅游管理

47

47

431.1030612

342.0890671

354.9

酒店管理

60

60

415.0960812

341.1020611

353.7

旅游英语

22

22

435.0980842

345.1000961

377.9

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

     

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2019824

 

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)