ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2018年我:D鲜∑胀ɡ嗾猩既」ぷ鹘崾

发表于:2018-07-23 点击:

2018年我:D鲜∑胀ɡ嗾猩既」ぷ鹘崾

 

2018年我:D鲜∑胀ɡ嗾猩既」ぷ鹘崾。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

最高分

平均分

海南省

理工

化学工程与工艺

2

2

561.148

565.143

563.1

过程装备与控制工程

2

2

562.136

565.022

563.6

自动化

2

2

572.086

582.021

577.1

机械设计制造及其自动化

4

4

564.036

606.087

577.8

石油工程

5

5

565.061

592.046

572.1

测控技术与仪器

2

2

568.123

580.117

574.1

电子信息工程

2

2

565.038

588.110

576.6

工程管理

1

1

580.090

580.090

580.1

计算机类

4

4

561.077

577.110

567.8

电气工程及其自动化

1

1

574.021

574.021

574.0

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2018723

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)