ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2018年我校宁夏回族自治区普通类招生录取工作结束

发表于:2018-07-24 点击:

2018年我校宁夏回族自治区普通类招生录取工作结束

 

2018年我校宁夏回族自治区普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

最高分

平均分

宁夏

一批理工

电子信息工程

2

2

467.206094091

476.193083107

471.7

油气储运工程

1

1

472.178096086

472.178096086

472.2

勘查技术与工程

1

1

465.179095086

465.179095086

465.2

资源勘查工程

2

2

464.175106101

464.192091085

464.2

石油工程

1

1

481.188078095

481.188078095

481.2

化学工程与工艺

1

1

493.202108088

493.202108088

493.2

环境工程

1

1

471.159108089

471.159108089

471.2

地球化学

2

2

465.156089086

470.167086098

467.7

工商管理类

1

1

464.153130093

464.153130093

464.2

电气工程及其自动化

1

1

469.160103108

469.160103108

469.2

经济学

2

2

470.157097096

478.146108093

474.2

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2018724

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)