ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2018年我校江西省普通类招生录取工作结束

发表于:2018-07-26 点击:

2018年我校江西省普通类招生录取工作结束

 

2018年我校江西省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

最高分

平均分

江西

理工

地球化学

2

2

542.970073

543.970434

543.5

工程管理

3

3

541.969854

542.970308

542.3

机械设计制造及其自动化

5

5

538.968156

540.969019

539.6

经济学

2

2

539.968527

539.968780

540.0

能源化学工程

2

2

538.968241

540.968968

540.0

能源与动力工程

1

1

545.971829

545.971829

546.0

信息与计算科学

1

1

543.970878

543.970878

544.0

应用统计学

4

4

537.967713

550.974136

542.2

应用物理学

4

4

537.967736

538.968158

538.5

油气储运工程

1

1

545.971520

545.971520

546.0

自动化

2

2

540.969363

543.970840

542.5

计算机类

2

2

546.972151

546.972181

547.0

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2018726

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)