ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2017年我校天津市高职(专科)招生录取工作结束

发表于:2017-08-11 点击:

2017年我校天津市高职(专科)招生录取工作结束

 

2017年我校天津市高职(专科)招生录取工作结束。今年我校在天津市投放计划10人,实际录取7人。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

  

 

计划

人数

录取

人数

最高分

最低分

平均分

天津市

理工

建筑装饰工程技术

1

1

308.07

308.07

308.07

精细化工技术

1

0

/

/

/

建筑工程技术

1

1

230.089

230.089

230.089

建筑设计

1

1

260.099

260.099

260.099

软件技术

1

1

194.082

194.082

194.082

环境工程技术

1

0

/

/

/

石油工程技术

1

1

297.099

297.099

297.099

供用电技术

1

0

/

/

/

工程造价

1

1

258.071

258.071

258.071

电气自动化技术

1

1

277.088

 

277.088

 

277.088

 

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2017811

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)