ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2017年我:D鲜「咧埃ㄗ疲┱猩既」ぷ鹘崾

发表于:2017-08-16 点击:

2017年我:D鲜「咧埃ㄗ疲┱猩既」ぷ鹘崾

 

2017年我:D鲜「咧埃ㄗ疲┱猩既」ぷ鹘崾。今年我校在海南省投放计划5人,实际录取5人。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

  

 

计划

人数

录取

人数

最高分

最低分

平均分

海南省

理工

建筑设计

1

1

489.041

489.041

489.0

石油工程技术

1

1

477.102

477.102

477.1

工程造价

1

1

478.045

478.045

478.0

电气自动化技术

1

1

482.1

482.1

482.1

供用电技术

1

1

477.064

477.064

477.1

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2017816

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)