ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2017年我校重庆市高职(专科)招生录取工作结束

发表于:2017-08-17 点击:

2017年我校重庆市高职(专科)招生录取工作结束

 

2017年我校重庆市高职(专科)招生录取工作结束。今年我校在重庆市投放计划40人,实际录取40人。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

  

 

计划

人数

录取

人数

最高分

最低分

平均分

重庆市

文史

建筑装饰工程技术

1

1

283.097093093

283.097093093

283.1

计算机应用技术

1

1

292.0990931

292.0990931

292.1

软件技术

1

1

289.091105093

289.091105093

289.1

会计

1

1

289.097094098

289.097094098

289.1

市场营销

1

1

283.093092088

283.093092088

283.1

电子商务

1

1

269.091067111

269.091067111

269.1

旅游管理

1

1

285.097069119

285.097069119

285.1

酒店管理

1

1

271.090087084

271.090087084

271.1

旅游英语

1

1

304.100091113

304.100091113

304.1

理工

油田化学应用技术

1

1

265.099059107

265.099059107

265.1

石油工程技术

2

2

273.092068113

269.086094089

271.1

建筑装饰工程技术

1

1

262.082065115

262.082065115

262.1

建筑工程技术

1

1

250.080067093

250.080067093

250.1

工程造价

2

2

257.098074085

252.08608608

254.6

物业管理

1

1

244.096052096

244.096052096

244.1

建筑设计

1

1

283.102076105

283.102076105

283.1

电气自动化技术

3

3

258.081075092

246.092061093

251.8

智能控制技术

1

1

247.097069081

247.097069081

247.1

计算机应用技术

1

1

271.097071093

271.097071093

271.1

计算机网络技术

2

2

262.10408807

247.101071075

254.6

软件技术

1

1

260.092067101

260.092067101

260.1

供用电技术

2

2

245.068065112

243.089058086

244.1

会计

1

1

262.106094062

262.106094062

262.1

市场营销

1

1

247.097071079

247.097071079

247.1

电子商务

1

1

248.078069091

248.078069091

248.1

旅游管理

2

2

255.100049106

255.092068095

255.1

酒店管理

1

1

266.101051114

266.101051114

266.1

环境工程技术

1

1

271.083094084

271.083094084

271.1

电子信息工程技术

1

1

245.104090051

245.104090051

245.1

精细化工技术

2

2

302.103078111

264.099068087

283.1

旅游英语

1

1

279.108059112

279.108059112

279.1

通信技术

1

1

269.091051127

269.091051127

269.1

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2017817

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)