ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2017年我:D鲜≌猩既」ぷ鹘崾

发表于:2017-07-23 点击:

2017年我:D鲜≌猩既」ぷ鹘崾

 

2017年我:D鲜≌猩既」ぷ鹘崾。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

最高分

平均分

海南省

理工

过程装备与控制工程

2

2

562.065

571.099

566.6

自动化

2

2

613.061

633.065

623.1

石油工程

6

6

555.087

619.094

576.6

化学工程与工艺

2

2

562.132

569.03

565.6

机械设计制造及其自动化

3

3

580.102

600.01

587.7

测控技术与仪器

2

2

561.093

581.119

571.1

电气工程及其自动化

1

1

590.122

590.122

590.1

电子信息工程

2

2

596.078

605.072

600.6

工程管理

1

1

539.074

539.074

539.1

计算机科学与技术

2

2

612.018

624.025

618.0

软件工程

2

2

576.077

587.017

581.5

 

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2017723

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)