ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2017年我校福建省招生录取工作结束

发表于:2017-07-29 点击:

2017年我校福建省招生录取工作结束

 

2017年我校福建省招生录取工作结束。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

最高分

平均分

福建

理工

石油工程

1

1

475.977602

475.977602

476.0

化学工程与工艺

1

1

482.9797

482.9797

483.0

机械设计制造及其自动化

2

2

444.967393

449.969153

447.5

测控技术与仪器

1

1

441.966081

441.966081

442.0

 

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2017729

 

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)