ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2017年我校陕西省招生录取工作结束

发表于:2017-07-30 点击:

2017年我校陕西省招生录取工作结束

 

2017年我校陕西省招生录取工作结束。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

最高分

平均分

陕西

理工

地球物理学

1

1

467.298063193

467.298063193

467.3

自动化

2

2

459.30408016

477.306089173

468.3

计算机科学与技术

2

2

458.290090204

461.297091177

459.8

资源勘查工程

1

1

461.308079166

461.308079166

461.3

勘查技术与工程

2

0

/

/

/

石油工程

1

1

469.317078177

469.317078177

469.3

油气储运工程

2

2

466.30509019

469.296087183

467.8

电气工程及其自动化

1

1

461.301085178

461.301085178

461.3

机械设计制造及其自动化

1

1

461.300067179

461.300067179

461.3

信息与计算科学

1

1

460.310094164

460.310094164

460.3

应用化学

1

1

477.306066187

477.306066187

477.3

国家贫困专项理工

环境工程

1

1

470.311096189

470.311096189

470.3

电子信息科学与技术

3

3

474.299082203

484.312091193

478.6

教育技术学

2

2

470.298092178

524.304085226

497.3

电气工程及其自动化

2

2

480.286081198

481.296082196

480.8

信息与计算科学

2

2

470.314088183

477.307099187

473.8

文史

英语

2

2

509.321078188

511.309092196

510.3

汉语言文学

2

2

510.309114205

512.315093185

511.3

旅游管理

1

1

510.2980992

510.2980992

510.3

 

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2017730

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)