ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

2016年我校陕西省招生录取工作结束

发表于:2016-07-24 点击:

2016年我校陕西省招生录取工作结束

 

2016年我校陕西省招生录取工作结束。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

最高分

平均分

陕西

理工

地球物理学

1

1

495.302112211

459.302112211

495.3

自动化

2

2

478.304085193

495.304106175

486.8

计算机科学与技术

2

2

479.30809219

484.302116194

481.8

资源勘查工程

1

1

478.295084192

478.295084192

478.3

勘查技术与工程

2

2

484.306091185

495.309099199

489.8

石油工程

1

1

502.301112222

502.301112222

502.3

油气储运工程

2

2

485.302088224

486.288084223

485.8

机械设计制造及其自动化

1

1

498.297112191

498.297112191

498.3

教育技术学

2

2

475.306100162

482.305093151

478.8

应用化学

1

1

494.304104173

494.304104173

494.3

国家贫困专项理工

环境工程

1

1

475

475

475.0

电子信息科学与技术

3

3

474

485

478.3

电气工程及其自动化

3

3

472

473

472.3

信息与计算科学

3

3

477

502

491.3

文史

英语

2

2

512.300098221

515.309093203

513.8

汉语言文学

2

2

514.305112185

517.296118208

515.8

旅游管理

1

1

511.302106199

511.302106199

511.3

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2016724
ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)