ob视讯平台

通知公告
当前位置: ob视讯平台首页 >> 通知公告 >> 正文

我校北京市招生录取工作结束

发表于:2015-08-01 点击:

我校北京市招生录取工作结束

 

2015年我校北京市招生录取工作结束。各专业录取情况如下:

 

。ㄊ、区)

科类

专业名称

计划

人数

录取

人数

最低分

平均

北京

理工

石油工程

1

1

625

625.0

机械设计制造及其自动化

1

1

576

576.0

测控技术与仪器

1

1

552

552.0

电子信息工程

1

1

590

590.0

地球化学

1

1

555

555.0

 

详细录取结果请考生到当地招生信息ob视讯平台查询。

 

 

                                             ob视讯平台招生办公室

2015731

 

ob视讯平台V4.28.70(2024已更新(今日/知乎)